project Sun Dec 19 17:37:31 1999

time (ns) 1.02 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 970.00

Restart

Init

Opcode1

Opcode2

MSBB

LoadTemp

LoadA

LoadB

SubControl

MultControl

DivControl