project Sun Dec 19 17:38:07 1999

time (ns) 6.82 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 3000.00

clka clkb Restart Init Opcode1 Opcode2 MSBB Reset LoadA LoadB SubControl

PreMult MultControl

PreDiv DivControl

DivOut LoadTemp MD_Low LoadOut